Ferramenta de Visualização do FITS
O FITS (Flexible Image Transport System) é o formato-padrão para representar imagens e dados na Astronomia.
A ferramenta de Visualização do FITS do está integrada com a plataforma do INDI para mostrar e manipular de forma transparente as imagens capturadas pelo FITS. Para além disso, o Visualizador do FITS pode ser usado para fazer um pós-processamento dos dados em bruto. Para abrir um ficheiro do FITS, seleccione Abrir o FITS... no menu Ficheiro ou carregue em O.
O Visualizador do FITS tem as seguintes funcionalidades:
Suporte para formatos de 8, 16, 32, IEEE -32 e IEEE -64 bits.
Histograma com escalas automáticas, lineares, logarítmicas e de raizes quadradas.
Controlos de brilho/contraste.
Deslocação e Ampliação.
Níveis automáticos.
Estatísticas.
Pesquisa nos cabeçalhos do FITS.
Desfazer/Refazer.
A Ferramenta de Visualização do FITS
Ferramenta de Visualização do FITS
O diagrama acima ilustra a área de trabalho e a janela do Visualizador do FITS. A ferramenta oferece as funções básicas para a visualização e processamento das imagens. A profundidade de dados do FITS é preservada ao longo de todas as funções de processamento, leitura e gravação. Embora a ferramenta tenha adesão à norma FITS, não suporta todas as funcionalidades do FITS:
Só suporta uma imagem por ficheiro.
Só suporta dados em 2D. Os dados em 1D e 3D são ignorados.
Não existe suporte para WCS (World Coordinate System - Sistema de Coordenadas Mundiais).
Segue-se uma breve descrição das unidades funcionais da ferramenta:
Histograma: Mostra o histograma FITS de um canal. O utilizador poderá dimensionar a imagem, definindo opcionalmente um limite inferior e superior para a região de corte. A operação de escala (linear, logarítmica ou de raizes quadradas) poderá então ser aplicada à região delimitada pelos valores inferior e superior.
Estatísticas: Oferece alguns cálculos estatísticos para os valores de pixels mínimos e máximos, bem como as suas localizações respectivas, para além da profundidade do FITS, a dimensão, a média e o desvio-padrão.
Cabeçalho do FITS: Mostra as informações do cabeçalho do FITS.