Curvas de Luz AAVSO
Ferramenta de Curvas de Luz AAVSO
Curvas de Luz AAVSO

Introdução
O poderá mostrar as curvas de luz para as estrelas variáveis a partir do programa de observação dos American Association of Variable Star Observers (AAVSO). Este programa monitoriza cerca de 6 000 estrelas variáveis e consiste em 10 milhões de observações que remontam a quase um século. O obtém os últimos dados directamente da base de dados do AAVSO através da Internet, por isso é necessária uma ligação à rede para usar esta ferramenta.
Para usar a ferramenta, seleccione uma estrela variável quer pela designação ou pelo nome no painel esquerdo, e indique as datas de início e de fim a ser desenhadas. No painel direito, seleccione o tipo de dados que deverá ser desenhado (ver em baixo). Quando tiver feito as suas selecções, carregue no botão Obter Curva. O ligar-se-á automaticamente ao servidor do AAVSO, o qual irá gerar o desenho das curvas de luz e enviá-lo-á para o seu computador para posterior visualização. É mostrado um desenho de uma curva de luz em baixo:
Uma Curva de Luz de Exemplo
Curva de Luz de Exemplo
Por favor, estas curvas de luz NUNCA deverão ser usadas em investigações, artigos, apresentações, publicações, . Elas só pretendem ser usadas como fonte de informação para o . Elas não foram validadas nem passadas pelas medidas de controlo de qualidade restritas do AAVSO. Sentir-nos-emos felizes por lhe enviar dados em bruto de qualidade se os pedir em http://www.aavso.org/adata/onlinedata/.
As perguntas específicas sobre os dados das curvas de luz podem ser enviadas para aavso@aavso.org.

Acerca das Estrelas Variáveis
As Estrelas variáveis são as estrelas que variam no seu brilho. Uma curva de luz é um gráfico do brilho de uma estrela variável ao longo do tempo. Se olhar para uma curva de luz, você poderá ver como é que a estrela se comportou no passado e tentar prever como é que se irá comportar no futuro. Os astrónomos também usam estes dados para modelar os processos astrofísicos na estrela. Isto é importante para ajudar a compreender como é que as estrelas funcionam.

Os Dados
Aqui está um resumo dos vários tipos de dados disponíveis nas curvas de luz:
Observação Visual: Esta é uma observação de uma estrela variável por parte de um observador com um telescópio normal. Isto significa que um observador viu a estrela de brilho Y na data e hora X.
Menos visíveis que: Algumas das vezes a estrela está demasiado fraca para ser vista pelo observador. Quando isso acontece, o observador comunica a estrela mais fraca vista em campo. Estas estrelas são chamadas de Menos visíveis que porque a estrela variável estava mais fraca do que o brilho indicado.
Média: Isto é uma média calculada de todos os dados comunicados. O número bin diz ao computador quantos dias deverá usar em cada cálculo de médias. Isto terá de ser ajustado com base na frequência das observações. As barras de erros mostram o desvio-padrão 'Sigma 1' do erro.
CCDV: Estas são observações usando um CCD com um filtro V de Johnson. As observações de CCDV tendem a ser mais precisas que as visuais (mas nem sempre).
CCDB: observações com CCD e um filtro B de Johnson.
CCDI: as observações de CCD com um filtro Ic de Cousins.
CCDR: observações de CCD com um filtro R de Cousins.
Dados em Discrepância: Estes dados são os que foram marcados por um membro da AAVSO como estando em discrepância com as regras de HQ da validação de dados. Contacte o aavso@aavso.org para mais informações.
Datas: A base de dados de observações em que as curvas de luz se baseiam é actualizada a cada 10 minutos, como tal conseguirá obter dados quase em tempo-real. Neste momento, os dados das curvas de luz só estão disponíveis até 1961, mas isto será expandido ainda mais para trás no futuro.

Actualizar a sua cópia local das Estrelas Variáveis
A AAVSO publica a lista completa de estrelas variáveis no seu programa de monitorização. Este ficheiro é actualizado mensalmente com as estrelas acabadas de descobrir. Para sincronizar a lista que o usa com a lista-mestra do AAVSO, carregue no botão Actualizar Lista na janela do AAVSO. O irá então tentar ligar-se à base de dados do AAVSO e obter a última lista.
O canal de dados personalizado oferecido pelo AAVSO foi implementado no pelo Aaron Price. Muito obrigado, Aaron!