O Zénite
O Zénite é o ponto no céu para onde você está a olhar quando você olha exactamente para cima a partir do chão. Mais precisamente, é o ponto no céu com uma Altitude de +90 Graus; é o pólo do Sistema de Coordenadas Horizontal. Geometricamente, é o ponto da Esfera Celeste que é intersectado por uma linha desenhada desde o centro da Terra até à sua localização à superfície da Terra.
O Zénite é, por definição, um ponto ao longo do Meridiano Local.
Exercício:
Você poderá apontar para o Zénite se carregar em Z ou se seleccionar o Zénite no menu Localização.