Модуль Угловое расстояние
Модуль - Угловое расстояние
Угловое расстояние
Модуль Угловое расстояние используется чтобы измерить угол между двумя точками на небе. Просто определите Экваториальные координаты выбранной пары точек для получения угла между двумя точками.
У этого модуля есть также пакетный режим. В пакетном режиме вводится имя входного файла, который должен включать четыре числа на каждую строку: Восхождение и Склонение для двух точек. В качестве альтернативы можно ввести значение любой координаты сразу для всех строк (соответствующие значения из файла будут игнорироваться)
После того, как имена входного и выходного файлов указаны, нажмите кнопку Запуск, чтобы сгенерировать выходной файл.