Эпоха
Эпоха является определенным моментом времени (обычно прошлое), используемым в качестве эталона для измерения времени в астрономии. Для того, чтобы проще производить расчеты проще, астрономы обычно используют количество дней, прошедших с некоторого момента времени как способ представления времени в астрономических вычислениях. Эта произвольно выбранная "отправная точка", отнесенная ко времени, называется эпохой.
Эпоха обычно приводится в астрономических каталогах наряду с экваториальными координатами, так как экваториальные координаты небесных объектов изменяются (хотя и медленно) с течением времени. Печатные звёздные карты/атласы, как правило, помечены как действительные для определенной эпохи.
Самая популярная из используемых в настоящее время эпох является J2000.0 (Юлианский год 2000.0), которая (почти точно) соответствует 1 января 2000 года 12:00 UTC. Другие эпохи включают B1900 и B1950.
поддерживает каталоги, основанные на эпохах J2000.0 и B1950.0.