Просмотр FITS
FITS (Гибкая система передачи изображений) — стандартный формат представления изображений и данных в астрономии.
Инструмент просмотра FITS в KStars интегрирован с инфраструктурой INDI для визуализации и обработки захваченных FITS-изображений. Открыть FITS-файл можно командой Открыть FITS... из меню Файл или комбинацией клавиш O.
Возможности просмотра FITS:
поддержка 8, 16, 32, IEEE-32 и IEEE-64 битных форматов;
гистограмма с разными видами шкал (линейная, логарифмическая и квадратный корень);
элементы управления яркостью и контрастностью;
панорамирование и увеличение;
автоматические уровни;
статистика;
запрос заголовка FITS;
отмена и повторное выполнение последнего действия;
Просмотр FITS
Просмотр FITS
Диаграмма вверху показывает рабочую область и окно просмотра FITS. Данный инструмент предоставляет основные функции для показа и обработки изображений. Глубина данных FITS сохраняется во время выполнения всех операций по открытию и сохранению. Хотя инструмент придерживается стандарта FITS, он поддерживает не все возможности FITS:
Поддерживается только одно изображение на файл.
Поддерживаются только двухмерные данные. Одно- и трёхмерные не поддерживаются.
Нет поддержки внешней системы координат (WCS).
Далее кратко описываются функциональные блоки инструмента:
Яркость/контрастность: настраивает яркость и контрастность. Для больших FITS эта операция может потребовать значительного количества времени и памяти.
Гистограмма: показывает одноканальную FITS-гистограмму. Пользователь может изменять масштаб изображения, определяя верхний и нижний пределы вырезаемого региона. Операция изменения масштаба (линейная, логарифмическая, по закону квадратного корня) может применяться к региону, ограниченному сверху и снизу.
Статистика: предоставляет простые статистические данные для минимальных и максимальных значений пикселов и их позиции. Глубина FITS, размеры, среднее и стандартное отклонение.
Заголовок FITS: показывает информацию заголовка FITS.