Инструментарий KStars
поставляется с набором инструментов, позволяющих узнать больше а различных нюансах астрономии и ночного неба.
Cведения об объекте
Астрономический калькулятор
Кривые блеска
Восхождение/Время
Вечерние события
Редактор сценариев
Обзор Солнечной системы
Луны Юпитера
Список наблюдения
Просмотр FITS