Всемирное время
Время на наших часах необходимо для оценки текущего положения солнца на небе. Оно различно в местах с разной долготой, поскольку Земля круглая (см. Часовые пояса).
Но иногда нужно определить глобальное время, которое было бы одинаковым для всех положений на Земле. Это можно сделать простым выбором какой-либо точки на поверхности Земли и объявлением того, что её местное время и будет всемирным (универсальным) временем, в сокращении ВВ или УВ.
В качестве точки отсчета был выбран Гринвич, Англия. Этот выбор был обоснован исторически. Всемирное время стало нужно, когда европейские корабли стали плавать в открытом океане, далеко от видимой земли. Мореплаватели могли посчитать долготу положения корабля, сравнив местное время (определённое по положению Солнца) и время в порту, откуда корабль плыл (это время хронометра на корабле). В Гринвиче была расположена Английская Королевская Обсерватория, которая отвечала за точность времени, чтобы корабли в порту перед отплытием могли сверять свои часы.
Упражнение:
Установите географическое положение в Гринвич, Англия в окне Задать географическое положение (G). Обратите внимание, что местное время (LT) и всемирное время (UT) совпадают.
Для любознательных: история о том, как были сделаны первые часы, достаточно точные и стабильные для использования на кораблях, замечательна и прекрасно рассказана в книге Долгота (Longitude), автор Дава Собел (Dava Sobel).