Зенит
Зенит — это такая точка на небосводе, которая будет над вами, если смотреть прямо вверх с земли. Более точно, это точка в небе с высотой в +90 градусов; это полюс горизонтальной системы координат. Геометрически это точка пересечения небесной сферы с линией из центра Земли, проходящей через ваше местоположение.
Зенит по определению есть точка на локальном меридиане.
Упражнение:
Можно перейти в зенит, нажав клавишу Z или выбрав пункт Зенит из меню Привязка.