Модуль обчислення кутової відстані
Модуль обчислення кутової відстані
Кутова відстань
Інструмент вимірювання кутової відстані призначено для вимірювання кута між двома точками на небі. Вам просто слід вказати Екваторіальні координати бажаної пари точок і отримати значення кута між двома точками.
Цей модуль може виконувати команди і у пакетному режимі. Якщо ви виберете цей режим, вам слід буде вказати файл, у якому зберігаються початкові дані у вигляді декількох чисел (до чотирьох) у кожному рядку: пряме сходження початку, схилення початку, пряме сходження кінця і схилення кінця. Типово, у кожному з рядків має бути чотири значення прямого сходження і схилення для пар точок. По іншому скористатися цим інструментом можна, якщо вказати одне значення з цих чотирьох координат на панелі калькулятора (якщо значення вказано у калькуляторі, відповідні значення файла з початковими даними буде пропущено).
Після того, як ви вкажете файл, з якого слід взяти дані, і файл, куди слід вивести дані, просто натисніть кнопку Запустити, щоб створити файл вихідних даних.