Модуль обчислення сидеричного часу
Модуль калькулятора для обчислення сидеричного часу
Сидеричний час
Цей модуль виконує перетворення між Всесвітнім часом і місцевим сидеричним (зоряним) часом. Виберіть вказати географічну довготу і дату обчислення. Програма покаже відповідне значення у іншій системі обліку часу.
Цей модуль може виконувати команди і у пакетному режимі. Для використання цього режиму вам потрібен буде файл у кожному з рядків якого міститимуться значення вхідного параметра: Обчислити сидеричний час або Обчислити стандартний час зі спадного меню ліворуч. За допомогою вікна модуля ви можете вказати значення Дата і Місце у вікні модуля або наказати програмі прочитати ці значення з файла вхідних даних. Далі, слід буде вказати назви файлів вхідних даних і результатів і натиснути кнопку Обчислити для заповнення файла результатів. У файлі результатів міститимуться обчислені значення суміжного до вхідного параметра. Наприклад, якщо у вхідному файлі містилися значення «стандартний час», у кожному з рядків файла результатів міститимуться значення «сидеричний час». Ви можете переглянути виведені значення безпосередньо у натисканням кнопки Перегляд виводу.