Епоха
Епоха — певний момент часу (зазвичай у минулому), який використовується для відліку часу у астрономії. З метою спрощення обчислень астрономи використовують для відліку часу у обчисленнях кількість днів з певного моменту часу. Цю довільно вибрану «точку відліку» і називають епохою.
Епоху зазвичай використовують у астрономічних каталогах разом з екваторіальними координатами, оскільки екваторіальні координати небесних об’єктів змінюються (хоча і повільно) з часом. Друковані карти зоряного неба та атласи позначаються як такі, що є чинними для певної епохи.
Найпопулярнішою зараз епохою є J2000.0, (тобто епоха 2000 року за юліанським календарем 2000.0). Ця епоха (майже точно) відповідає часу півдня першого січня 2000 року за всесвітнім часом (UTC). Серед інших епох, що використовуються, слід відзначити B1900 і B1950.
У використовуються каталоги для епох J2000.0 і B1950.0.