Накладка HiPS
У реалізовано підтримку HiPS: ієрархічних поступових оглядів. HiPS надає дані оглядів зоряного неба різних роздільностей із накладанням їх безпосередньо у клієнтській програмі. Захопливі зображення вражають ще й тим, що ви можете спостерігати за явищами у динаміці. Маючи доступ до понад 200 оглядів в усьому електромагнітному спектрі, від радіочастот до інфрачервоного випромінювання, видимого світла і до гамма-променів, користувач може панорамувати зображенні і змінювати його масштаб, поступово візуально заглиблюючись у простір.
Увімкнути перегляд даних можна за допомогою підменю Накладка HiPS на усе небо у меню Перегляд.
У підменю буде показано список увімкнених оглядів. Натисніть пункт огляду, щоб увімкнути його. Одночасно можна вмикати лише одну накладку. Після вмикання огляду розпочне отримувати дані у фоновому режимі і поступово накладати зображення на карту зоряного неба. Зазвичай, збільшення масштабу потребуватиме отримання нового блоку зображень, а отже, нової затримки, пов'язаної із отриманням даних.
Кольорові DSS HiPS
Накладка кольорів DSS
На наведеному вище знімку вікна показано візуальну накладку кольорів DSS у .
Пункт меню Параметри HiPS… відкриває вікно із такими сторінками:
Показ: тут можна увімкнути або вимкнути Лінійну інтерполяцію та Сітку HiPS. Типово інтерполяцію увімкнено, що має забезпечити плавніше пересування зображення накладки.
Кеш: тут можна встановити розмір кешів на диску (Диск) і у пам'яті (Пам'ять) у мегабайтах. Збільште розмір кешу, якщо у вас є достатньо ресурсів і ви хочете зменшити навантаження на канал зв'язку, пов'язане із отриманням даних зображень.
Джерела: тут наведено список джерел HiPS, які можна вмикати або вимикати. Позначення пункту ресурсу призведе до показу резюме і зображення попереднього перегляду. До показаних даних буде включено дані щодо проєкту та технічні дані огляду.