Інструмент «Місяці Юпітера»
Інструмент «Місяці Юпітера»
Інструмент «Місяці Юпітера»
Цей інструмент призначено для показу зміни розташування чотирьох головний місяців (Іо, Європи, Ганімеда і Каллісто) відносно Юпітера з часом. Вісь часу спрямовано вертикально; одиницями виміру є дні початок часу відповідає поточному часу моделювання. Горизонтальна вісь відповідає за кутове відхилення від розташування Юпітера, у кутових мінутах. Відхилення вимірюється вздовж напрямку екватора Юпітера. Розташування кожного з супутників, як функція часу, відповідає синусоїдальній траєкторії на графіку, оскільки цей місяць є супутником Юпітера. Кожний графік має свій колір, що відповідає одному з місяців. Пояснення щодо відповідності кольорів подано у вигляді написів вгорі вікна.
Показом графіка можна керувати з клавіатури. Часовий проміжок можна розширити або стиснути за допомогою клавіш + і -. Час, що відображається по центру екрана можна змінити за допомогою клавіш [ і ].