Зеніт
За означенням, зеніт — це точка на небі, на яку ви дивитеся, якщо ваш погляд спрямовано точно вгору відносно поверхні. Точніше кажучи, це точка на небі з висотою рівною +90 градусів; ця точка є полюсом горизонтальної системи координат. З геометричної точки зору, це точка на небесній сфері на перетині прямої проведеної з центра Землі, через місце спостереження на поверхні Землі.
За означенням, зеніт знаходиться на місцевому меридіані.
Вправа:
Точку зеніту, можна розташувати по центру області перегляду, якщо натиснути клавішу Z або скористатися пунктом Зеніт з меню Фокус.