DESIGN test ;
UNITS DISTANCE MICRONS 1000 ;

SPECIALNETS 3 ;
 - netname
 + ROUTED
 METAL3 280 ( 6870 4680 ) ( * 3695 ) ( 4855 * ) NEW
 METAL5 280 ( 5555 5220 ) ( 4855 * ) ( * 4420 ) ( 4860 * ) NEW
 METAL5 280 ( 4820 8950 ) ( * 7800 ) ( 5630 * ) NEW
 METAL5 280 ( 4860 420 ) ( 4855 * ) ( * 1220 ) ( 5555 * ) NEW
 METAL5 280 ( 4860 2420 ) ( 4855 * ) ( * 3220 ) ( 4850 * ) 
 ;
END SPECIALNETS

SPECIALNETS 1 ;
- dummy + ROUTED METAL3 280 ( 2430 855 ) ( * 1315 ) ( 2420 * ) ( * 1310 ) ;
END SPECIALNETS

END DESIGN
