Aygıtı Otomatik Bağla
Bu iletişim kutusu, disklerin ve bölümlerinin otomatik bağlanmasını yapılandırmanıza olanak tanır.
Bu modülde otomatik bağlama özelliklerini etkinleştirirseniz yenice takılmış bir aygıta erişmek için aygıt bildirici uygulamacığını veya dosya yöneticisindeki dolaşım panelini kullanmanıza gerek kalmaz.
İletişim kutusunun en üstünde, Aygıt Geçersiz Kılmalar listesindeki her bir aygıt için geçersiz kılınabilen global ayarları bulabilirsiniz. Tek kullanıcılı bir masaüstü için, geçersiz kılmalar listesinin üzerindeki tüm onay kutularının etkinleştirilmesi önerilir.
Çıkarılabilir ortamların otomatik bağlanmasını etkinleştir 	Bu seçilmediğinde, Aygıt Geçersiz Kılmalar bölümünde ne seçili olursa olsun hiçbir türlü bir aygıt otomatik bağlaması gerçekleşmeyecektir.
Yalnızca daha önce elle bağlanmış çıkarılabilir ortamı otomatik olarak bağla 	Bu işaretlendiğinde, yalnızca anımsadığı aygıtları otomatik olarak bağlar. Bir aygıt, daha önce bağlanmışsa anımsanır; ⪚, ortam oynatıcıyı şarj etmek onu anımsamak için yeterli değildir. Dosyalara erişilmezse oynatıcı bir sonraki görüldüğünde otomatik olarak bağlamayacaktır. Ancak bunlara erişildikten sonra, içeriği otomatik olarak sisteminiz için erişilebilir hale getirmeyi anımsar.
Oturum açılışında tüm çıkarılabilir ortamları otomatik olarak bağla 	Masaüstünüzde oturum açtığınızda sisteminize herhangi bir çıkarılabilir depolama aygıtı bağlıysa diğer programların okuması için içeriği sisteminizde otomatik olarak kullanılabilir hale getirecektir.
Takıldığında çıkarılabilir ortamı otomatik olarak bağla 	Bu işaretlendiğinde, herhangi bir depolama aygıtı takıldığında onun içeriğini otomatik olarak sisteme sunar.
Otomatik bağla 	Bu liste, tarafından bilinen depolama aygıtlarını içerir. Oturum Açıldığında işaretliyse Oturum açılışında tüm çıkarılabilir ortamları otomatik olarak bağla işaretlenmemiş olsa bile aygıt otomatik olarak bağlanır. Aynı durum Takıldığında için de geçerlidir.
Çıkarılabilir ortamların otomatik bağlanmasını etkinleştir seçili değilse geçersiz kılmalar uygulanmaz ve hiçbir aygıt otomatik olarak bağlanmaz.
Aygıtı Unut 	Bu düğmeye tıklamak 'nın seçili aygıtı unutmasını sağlar. Bu yalnızca Yalnızca daha önce elle bağlanmış çıkarılabilir ortamı otomatik olarak bağla seçiliyse işe yarar. Bir aygıt unutulduğunda ve yalnızca tanınır aygıtları otomatik olarak bağlamaya ayarlıysa aygıt otomatik olarak bağlanmaz.