Керування сеансами

Сеанс стільниці
За допомогою цього модуля Системних параметрів ви можете налаштувати менеджер сеансів Плазми та параметрів виходу з середовища.
Поняття «керування сеансами» стосується здатності Плазми зберігати стан програм і вікно під час вашого виходу з Плазми і відновлювати ці параметри, коли ви знову входите до стільничного середовища.

Вікно виходу
Показати 	 Якщо позначено цей пункт, під час виходу з системи, вимикання системи, перезапуску системи або у відповідь на натискання кнопки живлення або вибір пунктів меню з мітками Вийти… буде показано вікно підтвердження виходу. Якщо пункт не позначено, система виконає відповідну дію негайно після натискання кнопки.

При вході запустити програми, які було відкрито
Ви можете обрати один з трьох варіантів дій, які буде виконано під час вашого входження до Плазми:
На момент останнього виходу 	Якщо ви оберете цей варіант, Плазма зберігатиме ваш поточний сеанс, коли ви виходитимете з системи. Плазма відновить цей сеанс під час наступного входу до середовища, отже, ви зможете продовжити роботу зі стільницею, стан якої залишиться незмінним з часу вашого виходу.
Якщо сеанс було збережено вручну 	Замість відновлення у Плазмі стану, у якому середовище знаходилося, коли ви востаннє з нього вийшли, буде відновлено стан, який було збережено вами вручну.
У меню Інструмента запуску програм буде показано кнопку Зберегти сеанс Якщо ви натиснете його, Плазма запам'ятає програми, які було відкрито, і відновить їх під час наступного входу до середовища. Натисніть кнопку ще раз, щоб замінити набір запам'ятованих програм.
Запускати з порожнім сеансом 	 Якщо ви виберете цей варіант, Плазма ніколи не відновлюватиме сеансів, які було раніше збережено.
Нарешті, ви можете ввести список відокремлених двокрапками (:) або комами (,) програм, які не слід зберігати у сеансах, і тому не слід запускати під час відновлення сеансів. Наприклад, xterm:konsole або xterm,konsole.

Мікропрограма
Після наступного перезапуску: Налаштувати UEFI 	Якщо позначено цей пункт, під час наступного перезапуску вашого комп'ютера він увійде до режиму налаштовування мікропрограми (BIOS/UEFI). Цей спосіб входу до цього режиму може бути простішим за спроби увійти до засобу налаштовування мікропрограми за допомогою швидкого натискання певних клавіш під час завантаження системи.